Test de la webcam Microsoft LifeCam VX-5000

Lakitrid

- Titre : Test de la webcam Microsoft LifeCam VX-5000

- Auteur : Lakitrid

- Parution : 24 juillet 2008

- Licence : Copyright ® 2008 Lakitrid. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Présentation générale et caractéristiques

- II. Le package

- III. Installation

- IV. Description détaillée

- IV-A. En apparence

- IV-B. En fonctionnement

- V. Conclusion

I - Présentation générale et caractéristiques

La LifeCam VX-5000 est une nouvelle webcam Microsoft de milieu de gamme. Elle est orienté mobilité et qualité audio/vidéo.

Voici les caractéristiques de cette webcam :

Interface

USB

Couleur

Noir et contour coloré au choix en rouge, bleu ou jaune

Capteur Vidéo

640*480

Compatibilité

Windows Vista et XP SP2

Prix

Autour de 50 euros

II - Le package

Le package contient :

- La webcam VX-5000

- Un CD-Rom contenant les drivers et l'application LifeCam

- Un livret d'installation

- Un livret avec les recommandations d'usages

Voici le package de la webcam :

Et le contenu du package :

III - Installation

Le manuel de mise en route fourni avec la webcam décrit bien l'installation du matériel. L'installation des drivers est assez rapide mais ne permet pas de gérer la destination des logiciels et des raccourcis installés. Ensuite il suffit de brancher et de placer la webcam.

La webcam est détectée automatiquement par MSN et Skype. De plus le logiciel LifeCam, installé avec les drivers, permet de prendre facilement des clichés et des vidéos.

IV - Description détaillée

IV-A - En apparence

Cette webcam est très légère et assez compacte. Le système de fixation est flexible ce qui permet de placer la webcam soit sur un écran soit au pied de l'écran sur une table.
Le corps de la webcam est fixé sur le système de fixation par un pivot permettant d'orienter latéralement la webcam. Un voyant de fonctionnement est présent en haut à gauche.
Le bouton sur le haut de la webcam permet d'afficher la liste des contacts en ligne sur Live Messenger pour lancer une session vidéo. Comme vous pourrez le constater sur les différentes photos la surface de la caméra attire les traces de doigts et les poussières.

Quelques photos de la webcam :

Le système de fixation :

IV-B - En fonctionnement

La webcam à un capteur vidéo de 640*480 qui est prévu pour prendre des photos à 1.3Mpixel. Pour comparaison j'ai pris quelques clichés avec celle-ci et une webcam Logitech QuickCam Pro 5000.

Coté VX-5000 :

Photo capturée à 1.3Mpixel sur la VX-5000 (cliquez pour la version non réduite)

Coté QuickCam Pro 5000 :

Photo capturée à 1.3Mpixel sur la QuickCam Pro 5000 (cliquez pour la version non réduite)

Comme vous pouvez le voir la qualité du capteur est très bonne.

Vous pouvez trouver ici une séquence vidéo enregistré à partir de la VX-5000.
Et ici, à titre indicatif, une séquence similaire avec la QuickCam Pro 5000.

La VX-5000 a un très bon capteur vidéo assez réactif.

V - Conclusion

La webcam LifeCam VX-5000 est un produit de milieu de gamme offrant une qualité audio et vidéo très correcte. Son système de fixation permet de la placer un peu comme on veut. On peut quand même regretter que ce même système ne se replie pas pour prendre un minimum de place pour la transporter. Le prix de cette webcam me semble correct par rapport aux prestations apportées, notamment par rapport à la qualité du capteur.

Les plus

Les moins

La qualité du capteur vidéo et du micro intégré

Peu compacte pour le transport

Le système de fixation